  1.165828606E+00 -1.176877676E+00 -6.572768552E-01 -1.008750215E+00  rotation in radian
 -5.152000E+00  dx in pixels
 -1.718270E+01  dy in pixels
      1.016295  scalx
      1.021124  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
