 -1.120251429E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.061000E-01  dx in pixels
 -1.884710E+01  dy in pixels
      1.018259  scalx
      1.018658  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
