 -1.019154802E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.130686E+00  dx in pixels
 -3.284557E+01  dy in pixels
      1.015203  scalx
      1.023327  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
