 -1.111005482E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.193200E+00  dx in pixels
 -1.713170E+01  dy in pixels
      1.016284  scalx
      1.021274  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
