 -1.246998882E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.378996E-02  dx in pixels
 -1.505323E-02  dy in pixels
      1.024377  scale x
      1.026615  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
