 -1.003502431E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.879220E+00  dx in pixels
 -3.467083E+01  dy in pixels
      1.013192  scalx
      1.023445  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
