 -1.102994851E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.378000E-01  dx in pixels
 -1.846740E+01  dy in pixels
      1.014386  scalx
      1.021680  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
