 -1.014401353E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.650015E+00  dx in pixels
 -3.622433E+01  dy in pixels
      1.021071  scalx
      1.013803  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
