 -1.083612503E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.181600E+00  dx in pixels
 -2.258500E+01  dy in pixels
      1.022049  scalx
      1.011510  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
