 -1.111518776E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.543999E-01  dx in pixels
 -1.590740E+01  dy in pixels
      1.026760  scalx
      1.011943  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
