 -1.062568281E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.984500E+00  dx in pixels
 -1.683270E+01  dy in pixels
      1.022035  scalx
      1.016871  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
