 -1.114776519E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.278500E+00  dx in pixels
 -1.679140E+01  dy in pixels
      1.008998  scalx
      1.025850  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
