 -1.026534990E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.398600E+00  dx in pixels
 -1.702700E+01  dy in pixels
      1.023180  scalx
      1.012465  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
