 -7.166887910E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.150083E+01  dx in pixels
 -3.682807E+01  dy in pixels
      1.017430  scalx
      1.021523  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
