 -8.955856910E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.207800E+00  dx in pixels
 -1.764360E+01  dy in pixels
      1.018452  scalx
      1.018962  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
