 -1.120401393E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.223400E+00  dx in pixels
 -1.721090E+01  dy in pixels
      1.015211  scalx
      1.021690  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
