 -1.007626164E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.185906E+00  dx in pixels
 -2.765961E+00  dy in pixels
      1.035216  scale x
      1.018412  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
