 -1.025076968E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.545759E+00  dx in pixels
 -2.739261E+01  dy in pixels
      1.012597  scalx
      1.024230  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
