 -1.154885068E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.107500E+00  dx in pixels
 -8.615700E+00  dy in pixels
      1.014083  scalx
      1.023096  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
