 -1.135069312E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.506000E-01  dx in pixels
 -9.126500E+00  dy in pixels
      1.014497  scalx
      1.022567  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
