 -1.134398693E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.795700E+00  dx in pixels
 -7.947200E+00  dy in pixels
      1.008818  scalx
      1.025270  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
