 -1.125224502E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.260000E-02  dx in pixels
 -9.483100E+00  dy in pixels
      1.014535  scalx
      1.022568  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
