 -9.755802632E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.412000E+00  dx in pixels
 -8.573300E+00  dy in pixels
      1.010955  scalx
      1.026410  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
