 -1.061878343E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.189100E+00  dx in pixels
 -8.446400E+00  dy in pixels
      1.019040  scalx
      1.018119  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
