 -9.465805110E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.059940E+00  dx in pixels
 -2.783110E+01  dy in pixels
      1.012333  scalx
      1.024131  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
