 -1.119189621E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.032878E-02  dx in pixels
 -1.473251E-02  dy in pixels
      1.021511  scale x
      1.027806  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
