 -8.429310100E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.194889E+01  dx in pixels
 -3.134591E+01  dy in pixels
      1.016365  scalx
      1.020925  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
