 -1.087600032E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.293900E+00  dx in pixels
 -8.304400E+00  dy in pixels
      1.017034  scalx
      1.020151  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
