 -8.873953800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.309257E+00  dx in pixels
 -3.124905E+01  dy in pixels
      1.011914  scalx
      1.022945  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
