 -1.071038680E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.041000E-01  dx in pixels
 -1.064770E+01  dy in pixels
      1.013483  scalx
      1.020957  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
