 -1.046219185E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.648100E+00  dx in pixels
 -8.750500E+00  dy in pixels
      1.017831  scalx
      1.019340  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
