 -1.024398191E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.098652E+00  dx in pixels
  4.353592E+00  dy in pixels
      1.034663  scale x
      1.019247  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
