 -1.091920907E-02  6.278245917E-04  3.898517214E-04  5.635033772E-04  rotation in radian
 -3.678078E+00  dx in pixels
 -4.096497E+01  dy in pixels
      1.014452  scalx
      1.021780  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
