 -1.158499767E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.541000E-01  dx in pixels
 -9.933100E+00  dy in pixels
      1.014562  scalx
      1.021581  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
