 -1.004088963E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.269961E+00  dx in pixels
 -3.128371E+01  dy in pixels
      1.014115  scalx
      1.021934  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
