 -1.059234828E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.541400E+00  dx in pixels
 -9.836400E+00  dy in pixels
      1.010948  scalx
      1.027379  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
