 -7.300658926E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.076549E+00  dx in pixels
 -3.248817E+01  dy in pixels
      1.020554  scalx
      1.015864  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
