 -8.997465990E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.993357E+00  dx in pixels
 -3.187893E+01  dy in pixels
      1.015509  scalx
      1.021312  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
