 -1.100240663E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.713500E+00  dx in pixels
 -1.222830E+01  dy in pixels
      1.013852  scalx
      1.021587  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
