 -1.068134045E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.242500E+00  dx in pixels
 -1.003200E+01  dy in pixels
      1.017936  scalx
      1.019212  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
