 -1.094582066E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.772400E+00  dx in pixels
 -1.173110E+01  dy in pixels
      1.013772  scalx
      1.022404  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
