 -1.106227312E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.205800E+00  dx in pixels
 -8.363800E+00  dy in pixels
      1.019673  scalx
      1.016831  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
