 -1.120227549E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.562300E+00  dx in pixels
 -7.568600E+00  dy in pixels
      1.025259  scalx
      1.014684  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
