 -8.844962680E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.300812E+00  dx in pixels
 -3.239130E+01  dy in pixels
      1.016017  scalx
      1.020706  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
