 -1.080864568E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.141900E+00  dx in pixels
 -1.193730E+01  dy in pixels
      1.017922  scalx
      1.019291  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
