 -1.132094647E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.191000E-01  dx in pixels
 -8.272700E+00  dy in pixels
      1.012606  scalx
      1.023324  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
