 -1.059967998E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.023600E+00  dx in pixels
 -6.759900E+00  dy in pixels
      1.017866  scalx
      1.018685  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
