 -1.068913175E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.306000E+00  dx in pixels
 -6.145000E+00  dy in pixels
      1.015986  scalx
      1.021243  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
