 -1.067398633E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.479300E+00  dx in pixels
 -5.976500E+00  dy in pixels
      1.016163  scalx
      1.020654  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
