 -9.009627160E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.065028E+01  dx in pixels
 -3.116993E+01  dy in pixels
      1.014403  scalx
      1.021558  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
